Kardio ESA-auto: 3-4 months

ESA-manual: 6 months texts

model:

30K Prolog manual KE

examples: 5MB automatic

summary: a few pages automatic ML errors in texts docs

model:

36K Prolog manual SE

Envisage: 110 rules examples:

92KB automatic

summary: 9KB automatic ML

simulator

100% success

lint no errors 72% success type errors, dead rules