\begin{figure}[!t]
{\scriptsize
\begin{center}
\begin{tabular}{clllll}
   &prec&flex&resl&team&pmat\\\hline
\multicolumn{6}{l}{{\em requirements:}}\\
xh&0.7&1&0.76&0.75&0.73\\
vh&0.84&1&0.87&0.87&0.85\\
h&0.92&1&0.94&0.94&0.93\\
n&1&1&1&1&1\\
l&1.22&1&1.16&1.17&1.19\\
vl&1.43&1&1.32&1.34&1.38\\\hline
\multicolumn{6}{l}{{\em design:}}\\
xh&0.75&1&0.7&0.8&0.61\\
vh&0.87&1&0.84&0.9&0.78\\
h&0.94&1&0.92&0.95&0.89\\
n&1&1&1&1&1\\
l&1.17&1&1.22&1.13&1.33\\
vl&1.34&1&1.43&1.26&1.65\\\hline
\multicolumn{6}{l}{{\em coding:}}\\
xh&0.81&1&0.71&0.86&0.63\\
vh&0.9&1&0.84&0.92&0.79\\
h&0.95&1&0.92&0.96&0.9\\
n&1&1&1&1&1\\
l&1.12&1&1.21&1.09&1.3\\
vl&1.24&1&1.41&1.18&1.58
\end{tabular}
\end{center}}
\caption{COQUALMO: scale factors and defect introduction}\label{fig:coqualmosfin}
\end{figure}