\begin{figure}[!t]
{\scriptsize
\begin{center}
\begin{tabular}{|p{0.8in}|c|c|c|c|c|}\cline{2-6}
\multicolumn{1}{c|}{} &rely=&rely=&rely=&rely=&rely=\\
\multicolumn{1}{c|}{}& very & low &nominal & high & very\\
\multicolumn{1}{c|}{}&  low&  & &  &  high\\\hline sced= very
low& 0 & 0 & 0  &1  &2\\\hline sced= low     & 0 &0  & 0 &
0&1\\\hline sced= nominal& 0 & 0 & 0  &0  &0\\\hline sced= high&
0& 0 & 0  & 0 &0\\\hline sced= very high& 0 & 0 & 0  &0 &0\\\hline
\end{tabular}
\end{center}
} \caption{An example risk table}\label{fig:madeg}
\end{figure}